QUEUE FOR A DEVICE HANDLER

LQE: Q6 CQE: Q1 Q1:

Q2:

Q3:

Q4:

Q5:

Q6:

Q2 THIS I/O TRANSFER IS CURRENTLY IN PROGRESS; THE MONITOR DOES NOT PREEMPT IT WITH A QUEUE ELEMENT FOR A HIGHER PRIORITY JOB.

JOB NUMBER = 0 (BACKGROUND JOB)

NEW QUEUE ELEMENT

? JOB NUMBER = 16 (FOREGROUND JOB)

0

|

THIS ELEMENT IS THE LAST ONE IN THE QUEUE; ITS LINK WORD IS 0.

JOB NUMBER = 16 (FOREGROUND JOB)

Q3

JOB NUMBER = 16 (FOREGROUND JOB)

|

JOB NUMBER = 14 (SYSTEM JOB 6)

(BACKGROUND JOB)

Q4

JOB NUMBER = 12 (SYSTEM JOB 5)

|

JOB NUMBER = 0

Q5

| Q6

|