MEMORY 28K

LOCATION CONTENTS 34,36 TRAP INSTRUCTION

4,6 36 TRAP VECTORS 0

30,32 EMT INSTRUCTION

0,2

24,26 POWERFAIL AND RESTART 20,22 IOT TRAP 14,16 BPT TRAP 10,12 RESERVED INSTRUCT TRAP ODD ADDRESS/BUS TIME-OUT MONITOR RESTART