Device Handlers DL

DX

DU

MU

RK

Call EL

.LOAD EL .SET EL LOG

Buffer

EL

EL Handler

.R ERROUT or .SHOW ERRORS ERROUT

/A (Default) Full Report

/S Summary Report

Output Device

Printer

Terminal

Disk File

Device Handlers DL

DX

DU

MU

RK

Call ERRLOG

Buffer

ERRLOG

ERRLOG Job .R ERROUT or .SHOW ERRORS

.FRUN ERRLOG or .SRUN ERRLOG

ELINIT

.R ELINIT

ERRLOG.DAT

Disk File

ERROUT

/A (Default) Full Report

/S Summary Report

Output Device

Printer

Terminal

Disk File

DIAGRAM 1

DIAGRAM 2

MLO-007311