I/O Page Monitor Free Memory

Virtual Address Space

Physical Address Space

Root Overlay Tables Overlay Handler & Tables Absolute Section

Virtual Overlay Region 2 Unmapped Overlay Region (Segments 1, 2)

I/O Page Monitor

Free Memory

Overlay Segment 4

Root Overlay Tables Overlay Handler & Tables Absolute Section

Overlay Segment 3

Unmapped Overlay Region (Segments 1, 2)

= I Space Overlay = D Space Overlay

MLO-007310