I/O Page

Monitor

Free Memory

Overlay Region 2 Optional Functions, Initialization Code, User Area

Segment Identification Word

Overlay Region 1

Execute Overlay

Edit Overlay

File I/O Overlay

Error Message Overlay

DATE/TIME Conversion Overlay

Segment Identification Word

Root Segment of Program Optional Functions, Initialization Code, User Area

Overlay Handler and Tables (Included by the Linker)

System Area

Address 0 1000

28K

MLO-007305