MEMORY Resident Monitor

Line Buffer

I/O Buffers Program $$OTSC:

$$OTSI:

PSECT $CODE

PSECT OTS$I OTS

and/or ODT 1000 776 500 476 USR Interrupt Vectors 60 56 40 36 0

Stack

OTS Work Area

Overlay Handler

Routines

Vectors

Communication Area

Channel Tables

System

Device Handlers

Trap